3 Material und Methoden

3 Material und Methoden

Es wurden zwei Seen am Main im Gebiet von Volkach ausgesucht (Abb. 3).&.IK‘:;!Wk/"t2e[tJ$J@PXdAj7jUnkr"Tu!1o‘La9ZW4^on‘8nVCgTJ6HZ+o5’^#$$*gTJ<LZch^Mf([=‘Y)tP*+c2S3^XBF/ikNumo$3f@R_n4&_qM?6gp58g]XH([S[=9jfWNEW<<h@NLY.Nn]H-5@ApYs]CIcJm61BXJWCcIscm"L‘u!Q,6.[’QAHAm=$F=(Z1@PEo’uP?l1+ZNs2‘aH EfQTF[‘aZQkFCQ3MX9_liT-‘dguA>5UT:M9EGPUSo^hh>([1DWn+cSNs8Mios7u]ppAb’Vo^V#0lMgDSp -ds8MoppIG8^c.pF?jP/,_rVuQ]q:j?>jO(6pcCXP*s4tcBs4tQW_OooLdI.&5UUQ‘%[tXVA/F_duF)MhaSUU,"p?Ui1n‘Am4qsFCLrqQBjrqQKdqYr2DmJlP2n_VXcjjs4nh!s[^na>00qrdADmdL)EnGW"Fp!V9n_i^( iTp0tmeZqPrpg!Yrq$-^rq??crqJ//qY9.GoCDqVr;ZWns7YmAf]CZ’l.=&Wm-juJq#C-aqs<SIq=FXdq!I;\krVf)G%8YPurKs8MZertbG1s7uQlqsFF]iW&o6s7tXRn‘0Z5jQZ^/q#:!dp !fqu6QgrtbUkq<6>lg!oc_o‘+dfq=ad‘r:g-ho[3]dr"ettq>^Hos8N&urr;W^q!dbEq=spgrr2qIq""%Bp=7Xs7lWoq!%)’kiq(* s7bjIg&1m8md]68s7ZKmqT$XqQ’I^%lL39‘dF(?Fb=^_MgD_GYibT<pAaaQrTrM(cfOB>l0R$cldk%UcdUI]‘Q5Bt^8NI\5Yl‘5B[;a3;]JcI("hhVI2Ukj@a*g?nCanFPN.>5$qLqW7SPkktJGrr;?Opu(&odH0cHrr;Bcs6]OQiV3!’s8VK:g:ZV6fCek,o’uG8jQYaehtR!1s8V6Nn‘fK1kNhKqkNLj‘j4iGJfA#*1g"Om3hW)‘" rl]f5ZEp[TbJ=,WnFl=r;Z’Up[A"Wo‘+sds8Vlos7lTnp"7Jn*oQ=s5X(Xk5G>Gr;Q6^qXsLQp@.PFm-=?%kN;"#i9pTjkPMU=n!qnlSDE=l2&?mpVH=h]BJankju@Mr4qUt_W1U/h"eM1fpV[9_uKbaipOP/iO[uto$ZIeg</6n^=%q‘i1&NjYN5Dgj7L(DnA!oN_rC4+hX@u2n$q6CDHahX@u2n$q6CDHaiUXV>o"3lO]A‘=m iUXV>o"3lO]A‘=mipt"Ho#’JX_rC7)ipt"Ho#’JX_rC7)guYX)p:]GM[GgA]o(gVTdAr_/I!3bJ(jJ/g@E&8ou#Y[‘7=7ebiH(Zm(26Sak>pigZuN/m_@‘N_W(.(iUOeAm_@TF^>A2’dGDgRaKD>DQ]n(sM3‘OEP^8+LHCqBkR&G:jSo9FPBo/6mPG<5lYCNO[LsXtmak!u@d^73M]$oTSdGD[Vd’C’rUp7)U9K]@SgT&KRY$csN0U&t Mj90MMLh"_S;EDiA8Q!S=&*daDlC":SZ.fdFBngArg*P m(Msrm:Z/rr;uhrnIG9rr;u[riZ78rr7KIp[S+OmJ$,8qXa+Sq""IoDA1Jp$V&7p#,K:iqN<2r;Z’^s6]jdmJm4Rs8VKq!d=k25+Le’uUgdE0tkcf!d8kNLk%rUp*ep&+d]qYTmYq!dhElKmp"l0@:(s8VN]o]u/>nG2eDo^Ul(k32@’q>^KTrr:C3lG_LZcd:UikOQ^‘ pq>kUV:O4Vg$6$#m’tsB]]&Fqi:4M:m^h*:[asWJeE*jcl*B17Dm+mj7L%Do"3‘G(g8WipPBfW0"0nU>>(]q>]ic];+ilj1idDrgEb^rk&0XroO.Krq??c0E;%Ohr!Dms8DlopOe0Gs8VWBgrJjQh!>"-l1Y/)aQLCHMW*A r5(-eiSJ8.fPY2i;W0Dr;OV5HN’*,M#Pa"p 3lr;5IPo)AUeo_+Vq>UBmlMe["TDjoNs8M6ZpAX^‘ s8LOIo)>‘iR/YV7r;Q0ao)A[:r;Q‘qoD�Wq#9mak5OuOs"F#pd/WqAhr+1cl2UYZs0MtF[S.2L2#b3+ofVqm_*V!EBJ;S7(]jtm,l[Of"oc3LB%8OrqT7fqu$?eqY0go(_qEp@@>=nDO!-hXg*nlfd-cin35Hg>h,MlK@3ol/1^dg#CoKgW@d_[c#iZjke5#^9#;fXO>;&]<n<af?M[hrl0H#^qdCr_n"(<‘8’.rk2tISjl5Rsn>3:g ?>!gEs8V0IlIOkJce-d_^U:km[_]eh_83Up^9kJ_YdLm>Za6XO_Q:o!Z-LG%eBPtee’[.+hr‘_WkhYR^inNAMgYLf@gu$c<h:C65eCWF’f%JKnahQHZc/Ra8$rJnKmTSEURBomdc9B@gZ.GRkN_3tn‘o]<lLOW1md]6!leLRaeC!@Wr;XgMb2q12s7uQ‘g">T5aJalEUS"-t_SPg2mJm1as8Munp@[(fe%N<%_m6?$e’#Y?Z2X[jCiX’0 K6#l=hWF_!fDb$Rldh‘FY//u=nGi9td))’CQIOpE?eFN(^s:9-]">Dh‘Ra,3jRVobf*11[aWpkhW41LdG:h,]X58ifA5]9e)-jsZh""gnbW"8jl4(t‘l$$BiTfUsqtTRPoC;D=TW=i>TotVXdR,4_,$kq!e4[q"t*jqu6Wpec(4#B‘<X62b-hWE-%QY05/>iSE5Ohq7>SfCS%RmH<*on‘BZFnb)hQl1O‘-o(M&;roX4[n,NFEm-WB^ hs9drs8V‘ks6njp^p^/(dbEF&gXu?%s,3,(U8t6UnEp&Os4#lYiTfUdm-3a(md0W;nG2eKqtTdq=FO[gZ7>GiSN,AJ(rH-g""s6g>h,KkiLjkl.b’h!k’poCh#3nCI$dbN.’af"eZ<ZbtY+YKWZOg9A?Q[:2!‘q@NnoZE0/QD5gLo6#dWeuk?NfpZ0P-L.4Z&t3SOh0;M^>H64ijHMXZFo"t^u;ZDm(_*Eag/OM1-H_8Q[$U+]=uq* b^otW61sEfsA05Uq"aI_qM>s‘0upkJ[Wgu_qM>UVL4‘-J*HaUMje^q‘Lb-$YD&3XbM’;,^R1@QRV?XNlgch%o..kn5u9‘^]!84’n_a0:r:’7Mq>^JeZ+F.bM3uB@U#,X4h#!,jkEjuaXP;^us8SgrY():Yp]’mTs6LQts8Vops7u]pq>^Kjs8Vops7u]pq>^Kor;Q]gs8Mrqq+()4XOY1^mH!%%rVulos7,=1n_V"5_3+6es6A.gs5LuX ]U@[6bjPN2XMCa5W-=+0(nO1I!?a!Q[&)mpZUW)oB5<:qsFCQrqQBjrqlTfrqeA?o%rTne*6)Gp@I5:o&&fseF2Ss7ka@p#k]:m-jiAmeQP@o_%A8p>t‘:jmDj?nc&+Yo‘"O_pX_=o)JaSq"=%Lo)/Oas8Vfdmc!Tnde)VNs6]:Tp=daq#0[Js82Khs7l!Ql+FsFrmh#9rilCKrr;ukrr;us(]474nb)P>mG.-ud/3Ugs7kFLmb[Tr gZeb&q#:$eq#:*gqu6QgrtbUkpug,nhV%hsq>^?lqtU3eqtBsfo[3]dr"8i’rVZTmr;?QgpFIRpA"FZq>Xaqq>0[Vq!e=‘q#CBhs8Vlos7lWoq#CB]s8VKZpuhSSoDeje‘Po‘uYHe-,s0fbSMjBB4D.R0nAV6"tSuJEQVOi[1NNf^b[C<0M^pD,)^!Y<Kf�U+hpUB>e+irmrr2rio_.eDo(;SJqYL-dr9s7MkiV*‘e^qs]‘ON1ZVPL)W SY)(jeAf;DAH7qdF6+d)3K-YIM$@‘58t7g;W"0fB25Zio’4Xf]ClBh<F7‘pO"Jqt’^_o_e[ VlNjs7lWoq#CBhs8Vl]m.’?)lg=**cHjVM‘OadZJ’@!:des.1p%IhLqXXXcp](9grr;‘eq!d_?kNM0hjlt(TmF:UqhtHj2qu$0err;urs8MusgZ7>Rn([.’cKbA?jS>n7o;ga<Z/G/‘jmB_=lF>O1[+XcSf^ZQ%n@6O&YJ&kkUqMDs fV$d][aXKNe‘aX&n]Bncd,=E;_11!qc/G2Kn?D!I]&N=pi:+M>nAF;Wa569phX@u2n$q6CDHahX@u2n$q6CE*=sjRp7JotKM[^?"t$jRp7JotKM[^>e_$ipt"Ho#’JX_rC7)ipt"Ho#’JX_rC!flh%gIl*TO<^%;*Ie(M(!Uk4YlFQ3/<hY+nBo>,q1o"‘iE][Q2WfC-E1pVkqS^#&1li:+SBo#’GV_VagtgZuN*l+5pEeDKW>f]C6$ gq^kU[CaM][)&TC]qLmpH^h’‘T<EdD;@‘:REF6ah!D‘:p;c4aakc=$gZlW5n&FSccKP#Jh!;i)i4%b<‘n]mqe)J!ch7Cnd^!#"K^VeC0]Z@IHU6;t$Z‘^j>HA-QXFD75@SC?<Dl1=3>F8k>$s8Mopo_[fb5VG?q#:*gs8MZi^Aau.Y^c!"hY$=#s7u9dqt9m[n+H,4oBbW2m,lmP‘7EV[f@n3rgW%t’aP5Rngu$90hoa!^rss?daQCq hU_#ZjSJcFs8Vlos7l0Vlh’l;q"aIWr:L!gp](9gs8Vlos7k[BlIk1Sg>h,Rn*K3*m,.$gk3q[3s8LsPrnI&9e‘g/lc/$:ZeZI6OU>Y..m-gnAs3C$1bj,&HkkN3^prDXpaQr‘Gm/5’&s46c@ceIfraP!E,e"=e;VqL@Djn?RRo%L=Un=]Of&Fj0ldL<?Ef696>%UP/‘r=?ahu<*DqtL+Crr;3GlMpn_q>0‘LR#T,-D?)do_7A1s7tgH r5ust]<c21iApr<8’91PDf.K4eGf7BiVrQMkl/L!iVq%"BE"=ueGfFAs8LsUq#9d^m/HbVs8MTghYqp%Ac)N,mf*7c[/U+)L]3,/[/Tn#s8MrqnG‘F7r;Q‘qmf)MNrUg+Bq>XUcM%#4q>^JCGC)Ou&@I$js3@#3]3<pU7%J6NIqV’6NH‘Xf�GXUs8DQ:r.b7NrVlVBs82‘kq>0j]q""4Rlh9o2p@.#5mb[R%hrs1Uj5AJEgXtKAhWNtX l/pd_in!#Bf?qL_b.R*’f^@tW_nE7i]<0]4_p-64gu$]8gX=O#bg+VWcI’_^f$2n’e(rs6hrs1cna:RMI#sb^q>^K>f$i@5i4$M8_Ss1+a1fR8J&’+I_8j^7‘5fU.‘4Ne$]<+>ajGXf$i+&h:UWHhW=4ckk=*&qV^f1hsKjhmI&m!mb[<thX’Xclg3Hnm**eqq>Bj<h:.ROMhd1@VlHH-‘OspeAotXdG*+,l/:n#m-jc>lLaE%m,Qm‘ h>%$Mq#CAZR#7hM9O/bd=99XkMFhjp$Br=&uCkcG@$FcGf,+ebA@frpf4Po]tMff’;2N‘4rtFine!L>DA,lhWa"XmcEO-m),3W4f@Xg<KHnpu^r&bKRoso^)SWqW6r"dF?Fsi7[l$oDAO]ioT%:ahm6,s6fIXio^9feEu&Lq=jddo(N+5f^UQRm-4’:p[S+Shrs1Ri8*J]lLb&Oq#C?ms8TaOaGlsgOfk^DWhur;_X$mhrqufqGio8 qYp’bRJqm=]RS>‘jQZ72qu?]jq"ib!fZ:tFbJLmCc,B)>j7rE;rr;ils8DQfr93kKj7W6.pAEP&iUd$Gqu?Wos8(pAh9O0Wbf.!?be*$+m,[R!q>^JJNJadDZ0:‘Gq>^KIiSN;Ki8Ntalh’‘=r;$$bqsjOWlLXN,md%m=bfA)Tb0tjece-e"i8*AWkN_[.n+cS-p%Qo(nB^OeeFW"Yq!65ohR;%QTu3r.s4u‘+a63<DhtG.0iipYp]>NpA N3n)Gf>5A_b0fY0gBd‘q;]rng;‘0t^"UE:gonNP[)D(9_W/)=hm1)X[E@gLe+C],fXj==.ug’Ih=/e(f!EGIk/,$t^ol+e_qM?2fWNN]]=l^oUUlQ(frrok_5Y59RAb o?<Z&K"fL,cec-qUO:)3Y-Z!7[’I)?=U<g?39TERqXA5c1B=DLMsTigs8Mu]lL*g-r-4I!8T]Z]g@)32s-D=.T%rS-g?6*(kN‘’HN1?AgQ&4)choP97(I& lh’‘*l/p[YhqR5NkO@m4s8;]ms8N#ms8N#sqYp0enjgp2K[RW-qXNeLrVuors8W&is6n:TY^l6Cs8M<Js5h2U[ZfFtamT3/][+3SP&($a1&LKFMh‘pCN,A1YpuC2pp?LrCp#l5JrqcNlrqcW noHIjN5<ua4’A’mJ>u:pZCf*g%"7[s7GR9mbR$qiU$:(nb_qLr;6!Yqs<qOkjS?Eo)A7[p&=[aq"sk?p](9_qYBFGm/6nYs8VfhpZV,2 fC7tSs6o@TqtU3gq#C’Xs8DZks7l’Rl+Y*IrmLf8rj2UKrr;umrr;up([h>’hXTp[jNc65^>J4ml0cj‘ldk:�]iG#qYU*fqYpBkrVlfmrtb=[pug-!k2H@7s8Vurrql‘jqXsaco?mTcr-PErVHBco();@o’lJNp](9ls8W&ts8Dutq#CBhrVlNo’5uEnGiO‘q"aI@jk�NbLY@b]=tD]^pV2&_3p^XQBmosi8qmaf;YSSu/Kn]>!(] kP>/Xq>^K‘pO@JlgF6,mI’6+mcj30lgjZ8p@n.RqXr@fdam"Ke:5ojbf[c<^V%4j^V@J$‘PXRUopo$]">DnbJr;lfB_edp=@Zs8(sBj5&SFgtgWCjPShOg<Ipba2l0BcH3o?A#i[TMaZ,X,S‘O<.i]tM%p‘4;J3Q_0q<TV7dIU7.jQS><!PV5Bi]Vk;Pjg?.P]l07BZe’5"uUnf‘CQH[[dpA*eCp[@nQnb‘7Vr;H<‘q=4"GlKIKk j5f"Qim$QIeElV]p%RhNrV-?lrVQVEhWNnTl.Ft‘bNSc=mf1&gs1RIc(g;VjRpXQo>]SV‘7jq)fD!;-n@c?iXJjU>V:qfKh5SB_]A‘e8kPr‘_o"*fJ[da+.‘S$F%je1K#Z/bMfiq’k@n%RcN‘8pO2i:4D:n[dZK]&<+ii:4D:n[dZK]&<+ikkW*Zq82@kJ&:FF_W^g4kkW*Zq82@k_W(.(ipt"Ho#’JX_rC7)ipt"Ho#’JX_sI’/k3ob: l*T[D_=[WPhW2DKXc%OV@-mpAjo*BVo"‘cA]%?Dah=\Aou#MS^u=h#ipt"Io>K\‘8L.$h!D‘+kIB%&[G^Gujmppfq:kE;hsUBtk@aG<hWrG<jMoX-ZdRj>e)RgcjgNh*_HG_h<hr6n%e5c‘TR$5kP2p Q"O0cLh._mJb2hpVH+k_=.EEo‘*8/s4$E4d-(,KkOm9fpX[^J]Cc-^nGVCQ]rcsJL6eF(‘66Wejmi?MriQ0rrql]prosF> rr;uoqt0dcrq690rgSE7o^;bYq#C?gs7u9Khq?>s_Sj-s_Rm5<l.G+]fAu,GioSJj3lfCd,!X+gu$E(dE0tkcf!d8lKdL#o’5l?mITu:o(22=o^)5CmJ$DFqYTm_rq?Blq#CBhs8Vlis8V]gq=OX^q>^Kjs8Vops7u]pq>^K r;Qhs7QCnqqL>a]ud+ba-boQZN’sIpA‘b6s3^’*al)[)h!D‘1mCqNJ_;b%’^X&XugooW(_X[ZUq>]7G s4m;If^Spif]:DMWKf>,/Tu_‘JrY/@T8UtI‘U!9Yrp]p[rr)Be0)knCo_/=brV63[\#(lI;J$/e,TI8o)Ja$_nrRYIGs*mqYrq2fdien9U1ctrq??krn-oDrltGIrhf[cric=]qu?ZWrr;ujrp0RQp&G$&rfd>-rn%&Irql]5r‘oGiro<eRrqHEbdJX"Drp]pRrr2fprql]k0Bhg’nb<(]s8U*UO.t[Lg_e5c%,Dg;uaCHQ!55:3Y@j< F5Ya#mcj-8o_AI‘s3^b!s8Murq(_pHr;6<dpFUTq"F%Io&]T7i:ZNpoBbN(l.tL^g#CoDjPf+akiD-ri9BCXj5ASBrm$#3lg*O’p?^Jccf!a4p�(>l/1^mlK@R!jm2*il/gmej5B(ZhrWhSjl,.^k3)7$>%:sSa2IfRs/E<-gu[P/‘l$KegYCfFhrWhVkiCaejPf:^hrWhRjPAFl-A>QcJn*5iTSJBkfVcHb2)C*h!2o8ji?6?b2MU0 jQt9Dkj[*fo@NF(f^JRpl/hgBrPZjuH@UCBYH,sud)XDQgu@2%‘j3G*]rgHg?-iDn([’ui99gkkk*fclfkOb]O#JkSZJa_s8K45[#C?4kORp<rT‘b*b/1KX[AK/’Z(BUi[eoFEs8D6_rVuors6Ah6mHs@YCi6DZZ/t68HJRQ>hs]RKg<I@Q^!P?Sk2tOSe^)mob4FiXm,lsXfur1%aQ_a8nESfmimco?bi%4!d+R(!g=ag)f?r=*i9BIq qYB[Xq;q&3hWNtdp%%qYs7u]pp](3]q=‘n:lIt:Vqu?]KiTRklbDr-fDgm>4XKpO=l."AErkSjrd=^Xp&><qs8W#ss7Z3_rnIFqJ(WB’qtKa_rql$NlKn-/me$#8p%%A>nE9?2kO<0p%@AlhpeZrr;i]mH)1%@T8UjPnbjs7GIBm,RHsp](22H$6I(*!/Gme?A.jPf:kmHO31lLXN1oC1l0le^gcf&,91g=Og/g!nj3e_]’4i8*/K iSWkip5gimXOQIo’4-Vi4nC-bOOZIs7=e<m()’"T#J&-pX7pZ^>nOre‘F6KbEfloT"3IBLSnh>pZ:H8md:&LmJltKs7l!]ptu#7f(7k6hQauZ&[^E‘ojqMj0lhb[‘RgJd.,’=o$piP7?F-lmJl+‘hn6ti^tS_<Y0sDqj131cZdjQl_TC‘EXi-[Jh6Yr0b.lN/Q)&iWik(ngM7L^$b1X(iWe7b!T!#bm‘l5c)A1"O_./EO/s8?P;=9+). =QAGps8M‘3b/q<FgNB*l>*,Th=RH%pRg=3Y2A‘XhXAJBmGda7B6nfPRuF2k[Znq5i9BCViSMl3eB$%_bgk,Ig#CoQna?#Hq>U?lr;QTmq#9pbnG_eRl57:6GML<>s8DTirVu]erVuigs7t?[UN>o’s"!s;s5L]GZ]EhmamT3/bhg]uIpi9E1B7)WSXD‘iHsQF=qVKlcrpoXTk1K�rqZQfrr2osrql]Trlm+,n^OYs_mJ4;f’hD‘qsF.M lh^#3s7#C:lIP.ag?nFipA+4Ws82fqs7c<dn*p#LoDC]p&=[aq#:*gqYp@Fr;Zfiq>0OKmJm4_s8Vfbp#Y)fb1>+Zn*9!6rqQNnq#:0_s8Vins7l-TlGU‘Wrm1T9rjMgKrr;uprr;um(YJBSfCJ1Sm*iu3A6Xpak*oTk0<;cjQZ^&qtp<dr>5:pbPLJRs7#@Squ?]ns8W&tq"j[UqWuW0dJSLos8)Thp%.hDq>0a‘s8)cqqYC![lg3cL _7@k;a2lB=ZEpU:ZDtj^]uS40[^WHbd(@]T^Y7Mflg<^!mc‘0Mdam"%rr)lrrr;uss8N#tqYL6jrVu‘js6T+GhVRJSi8WSKhq6T8dF$Fcb07‘>‘4‘k![f>maMQ3IaOJ‘McdgUne^i+%gt(ZPiplU=m/HDZnFH/Bp�L]r;QHjJ,K?Hr;Zfqs8W)urr<#orVlBbqXaX^s8Vrkq#0XHr9NPGn*C#FnGi(Lp@%M9s8Vlos7lQlpA"IRo_%V@ n‘fE-jm29o_nsIGf@e<haO j%/Z/Ru5nSa8c2,r;H<erq?<ipAFm^q"aIMo’5N+j6#O^nFG]4p#u2Imsk97oDdas8Vrps7uWmq<[hBiU#=OjiQ?F_s@6Anc-_srP.:][,Ui,i:bLQps7amdFJ*=‘9tFAfrCI^R@)g5NmXGuj/h/<d.%(i:3r1l_XX]BEcse‘imfo<[KM‘!"ihX8):o#9bab2Mp’iUXV>o"3lO]A‘=miUVK1iUXV> o"45c‘U!H@lhn‘fr5J""‘U!H@lhn‘fr5I[d_rC7)ipt"Ho#’JX_rC7)ipt"Ho#(/"‘Sg!bip4&@p;cUobNJ95[C_iBE)>m#dHCPSg[i8/l*o:5^#f49j86sLm_%WQ‘T?d4jn6XRo>KPT^tS(ceE"$biNh’Yjh]a;‘oQ^9lhT)uqq(-.eE6DMipb1ds4I&FfCJsjlheo‘n%dB2Zc1Il^!3/)n?Ca<YhnoTiq9_Aq75_d]BK.(k4uR=lD<V; [e’O>oDd"uqS_Fc‘9I*Ao)I;*q8ht%d,OQ@cJ$:ZdEKPPeYB(UG^PkW_u@jYZi6!aTDmjIs8M9^q#:*gpA=mhq#8*Z]<n‘X]=#o’^tR8^k24k^lK%d3m/?YInFGc3o&oK3k3ha#m-‘p"mGdEtiTfdgs8Vlos7lWoq#CBhs8VliqXX7Mm-jH-o(22:n‘fH/k3D9mkiq’hkhtXfi99Fap](3TnEo<(lLF‘FoDJFHn*K#ukND@%o)8U_s8Vlo =8V%IhSRUD^<32)l+$ZkeD’9)h!;i6mDRuQa5us:l1iTkqpOp2eFW^sq>]OOs5a"UjQ#dU^<ERCV1O2VC1hQtI>E24835)NbjP;mq>^0as7Z9gpAXmequ6Tls8Murq#9t?qtg?lrr;lmq>:*‘iT&Qc;*aI8g&M*>jR)r+PBWe#6N@(#s8Q#QMZBV;X*HGrq??Prh’2-rq$-frr;ubrr;udri#gQric=frr;umrr;urrp]pSrq60drqZHk r^m*6roa1Yr^HgfroO%Wrq$$err(7Brr;uprqQKgrq?? pKdT0?E)Jo‘+ruZ)C&C$*K(Us5]7;^g5ln33RKkF!U’@SGS)c2[bBs8;oimf*7^s3^b!s8Murq1&GAr;6<dpFUTq"F%Io&]T7i:ZNpoBbc6nDs!%i9BC‘lfdU(n*BW9kO@ltlK@[.m+’b9jlk[tqXa(Bkkb8Orr;iWl/M"#oBPu>l1=K0o’ti1mc!KshWX.Xk2kLajkf1] =^kalj5BS.qN755g>h,Fj5ADBgst<=f]%D>gZ@MOk2k@ZjOrSQfAYZ8l1NHgp!;gkc0"E:jQXhIkfD‘Ea5H%(jmCCVma(%‘d-’lFkj[$bn^?[le*?MqrVZ<erLBa]G(>(ef@KWprmp#bg#M):fu;.d_o^HFajn5Pfu;P%cJRs>jmh1"s80FO_1%H#QDpY/kM‘Xp‘P@8"RagWcs8;*Pkg]"ZcM$SUm,?46_QLJRS%Q"sjm(phlfIU*m-!Tm F‘qcZg=H2sp$V,.h<j.Tl.kChjP/YF@AcFW1q2@[F3+5X/2/hXe3_Q[G’-MccNf5>mls]CG4Ce‘=EfgU,5[G’l^ipk1Ln&XAQ‘o?O20D5>AjR)6dj5Atal1"NBmIp/.kN("Cf$N.*q>^Kms8SsoX(lEgX08h]i8UQ8YPtX&c2P?SN;fmTs8M-dhqQf8e’QLhcMlPsmXP05s82irpA4aTq>’4FoAT$#hs0@bmHX*1n+6DIq#0ses7GC3 f!)BUYd11^h:;N)qY^Binb2J3lfdEslK@[(ASu;$bfTAMp?1r4jmMHtnEo9&l.kC[e_]’/gXss/f[Sa2f&,9AlK@-kkMkgkj6Z$jm-3Nqki(gii9>aRf(S:LlJ’5:f$*L>g%k’coBWp<d@S%Uo’6ASV4#JOK,jQR]_(Db)sEnSs[$1V8B=4‘NQ>‘ZE;9VXN@fI‘NQ)RX.d8+^>H68k./%^WYuY‘TF_KjL<1n]?Tc[l13AEHsV8]DW(-8 biZgTfsTH-e>pop_V)-&c_[3hR()MXe3%Z,iN^jh&1SWLKo?b1X)&]ToqET#]EcW4.ki]9K?SA‘@WO,RLsG8:/XE9cRJUS&Q;ALG^Fa8c##SYDXL_97t^h0ZlhPM,Mdcekbbn?:d?‘!#$jmq9spJY[7TY.D"bd!MZX6T<Gl14<,na>Z4n*K‘<#4qcgq>^KjpAb-hrqHEarq$-[8’SGqle&‘IrUg$‘s6Jn;s8DTipt3’JDs@3"s823‘ e>hE9OlYNPmf3=>l/R)4?i01Cs8$9/W_mMH9_eG^gXY9_qtod8c2RbBq>U-frr2rsqu5XTbqIWIoWdE"U<0j_h9YWgo)Jads7c6enF>l5f’2MNlg3?up?;PVq#CBkrqu‘foCi1Vrq??crqQKhrql]mrr"MMrVu‘eq=jUTs8Vrqs7YO;f>Pn@%elnhphE#o_eaaq#9p‘s7ZKmq""%Bb0%U#bPq88])K_KqtpEmoG>[4l.l%$jSn8ekeXUH S[HA.g#L6Qs7>LTi;NQNq"klsiPPQ[f‘1a<s82irqu?]ps8)Zfnb;:qs3^a1s8Vfks7H9io‘+sbs8Vfks7G:1fZ;4M^;%//f[/aBhVI&>g=t*@lJh^=o‘+sdiT/>Ejj<f"lMpnXo_%Gp%/.^J,]K$fA+m(f?21Z^V.Lm[(3EDZ‘U:4X/W84]!];g]?&+4d*^(ff$W%!dF6UkdF-;+mc3m1l1k,Dq>9[VqX=C_o‘+sbs8Vfms82irqu?]n s8VuprqZ3ZnEoZ.l0@C1n*pAKoDCRo^M85n*/m#k1f4dc9$s7ZKmr<iT’s8W#ss8;osrVlhHrVuokqYTm[qXX=Qmd]l5mI’-#l/CadhW3eSiS‘hkNTRhErVGioJdrZD%-nkl:Ms8Vlos7lWoq#:<fqu$*q!dnIm-sQ0qYU!arV-?lqZ$Tjs8Vfms7ZKmo‘"m^q>^*Oo]4T_cICgniU=tWrQOa1‘U!Q8iUY"FJ+:J4o#08U‘mjXu _s"M/e"<#FNchjaCoDB1]7RrbXPs#cg?50hk*l;IYL;R*g?ts"osNiQ_lnfhX8):o#9hebiA?/j7L%FoY’;W^#Sauj7L%FoY’;W^$GU8lhn‘fr5J""‘U!H@lhn‘fr5J""‘T$I+ipt"Ho#’JX_gg:_rC7)ipt"Ho#(>(b1YdRkO?+SqTIj]^?Y41aj7)%CeWOP^Z>=8i:t=?lF>F5]]fC@k5NTRlac*K‘T?d4jn6XRo>KPT^tS(ceE"$b iNh,!^=_V_f]U!%keGj9^t.jh<‘&9mDR‘D]AN(mjn6XXq9%pral;m/gZqMFf&jHjk,-mW7U=7f^#Tjl‘8b,Xl&]Tiq9_@q6]l_YO5Vo)Hklo=‘iA]%ubhk4Qm5d@e;%UW(]fgZR&]s8Dcns3&dMPaJfVAcBIDpAWS@WW’L.lMgh_pA=meo_[fid_"-q#C?gqt0=Tp@/+]q#C?gs8MfnrqQNnqZ$Tls8Vrqs8)cqqZ$Tls8Vrqs8)3R kjS$)n*oQ3oBZ/GnGiO‘s8Vlos7lWoq#CBhs8Vlos7lWoq#CBhs8Vlos7lEis7QBgmIp/Is8Vops7u]po_nX]s8MT^qY0pfpe1hlLj>mk0MB1^XD2Wg$?K-kJQ3Eam&QKoDdYAs5NhRiq<?/o)IM/o@pQa0WOYQ_TIqQ$nRWJ!d$jU99fp‘kC<qiIQo=nG;Ns8)QkqVLGnlLaEAoDC]pAXgcq#:$epAX[coCDYTs![[;pAb0hr;Q:g =.<(aoDD.U8XZZWaa‘@:B1>ue’pI*HmtbbRJ6[Ys8L^NErL.ZR/Xnrs8MrqkPj-5kPP;YpAY*krr2‘mpssepAXRlMgh_j8T)XHi@+GGgFGO8f+Ts8M?‘jno)WpX/p<q"t*jq>T[Ym/Hks"ER8s0TSU0d-O156:f:L]>J7["Badmf_P+dR=UdD<3irr;fos82fqq"=[^nGgo6LB%8OrqV’Dqu$?eqY0go(_qEp@@>=nDO!-hXg+% p[m>mc<d#k3q[’p%%SHp$2/<jmMI1s8C^5hr3k^n+cM7m-!d0na6&?‘m;fbmd]0$nD3I"g?ItVkN^X[kgebWeDo]Ll/p(7c=_*5iTfUOf@6FkV:45Qme?@tgYU63i6^A2imQfHdGX’2hVl]5hTFO,cJn6;j6Y1UldY1af^A([o’5’(khc$tmem%MqYTOOpuV,>iU?9llg3?hl.G.]mf!0p‘lWCXLl.Ujh<aV&s8Ud9ld">EnG;;nE8E^ fZM^e‘QuQFd‘KkidFR7-pX@.gX!OP]j5A_@<$27J*?(‘s8VKds7Q-Nn+#H:s7--hoCVb?@Sc/RZ*f0Oc,ZS#MRtfu1hN[:<‘Fo’bH8s6p!_l+krmcK<^Ks7l-ao!Z?A_8j7Zo’5f:lIFP7f@n^=mH4’8nC?1=YHk4A^UWIlj1*1"UpPoQ["l-2R^9ntRAkRtUNWH?LG.KGj0QD/Q_9nIYcZ1$e*?Poq>^Kjs8U^7f_b^Bs8VfGcH)K: MV-J’qZ$5uagqD)rp0R]rgEb’rji%+rq_-ErUfdLjl"nFio/ebo(;MIqqU<"‘R!3,s8VE‘s5ikEkOJ’1p$qhSo_OUq>’F8f#>hN[(NoMb0%Nam,e*Dr:0[iU,snn*KH8oA]*"ASu;?kN)I=s5E8+m.Kr!h:g6/f#uRjb1"_‘f[[7hrX:lmIp/-k2YCak2boZlKId+lLXN0o’bc2mH3m(kPFAtn))UUg!f$;f&l#=hqu)id&XaoaNhr@ ‘kKXLaN*&NXi[9Qj0?r)]<0P(@pme??1+Xg$0QYgBGWe#p13ZFSYq^YlH=ke#11_p@hiam-RYk./Lp]#s?QeD7ouQ?ZbS:VG,Zf^d@iJ’+Y&i4H&9WQjM8^!s(,jLWCg[%b*lXM^IMj13.aZE(R#b1X)6bb__cS]B<bAt8D]9L7_XL>U;]XFDO@jM*KERiPUi8Zq-@hPT3V;0G-Ng>U+eDI(bs+AemOl#kkce>Mal(6pXl8]ilh0*( pebI-hX]gOlI4,Sg(j/Sp"O_q>^Kjs8Vops7u]pq>^KjkPn’0a-Z8M]‘7s&qtU3Tjm<$Go‘+I/ X6.qu?]okj6!Dlbo:coB5QAs53;6IX#Q!jsg?,AA#EZ>$F,dr;YL#i;‘]Ok1%EJq>U6fs8Mlom/Gorli6q0lef4s‘7*Sqq>9serVccnrVuWgrV>=@ma^[ee+E(bs8MThrqQNlqu6<]qtL*brqcWkrr)‘n0E:nKs7H0fqtpEnqY0jT dbDjRa0)nlXh)ioiUc1(s7l*]nFleNs8Vldo^’rL‘r=’YqYn2-_uBH.s8MO)e‘Q8‘r:]g‘n_rr_Tepm‘MMb[dJs7<l2U#Iqu?Zprr)inrqcNf([Kkis7+qFqtC’ds8Vins8Duss82B^lI#XYr."b7s8VWhs7--hnc/XZlgETTd_WN.XT/=qs8Vlos7lWoq#CBhl0@9kkhu1/n)36OcdKMh9=*g_kj6’_83nUnFGf+m%0Q)Yc4>:^pqq? ‘no=nlf?k$q=4Lap@7e6pA*kLs6]jdn,NFVs8VQfs6p!fn+?A:p%[_@p#LVbl.FEbL+hWe(2LjgWJjMg[=Ugo_7GDrp0Uan,NFVs8VQfs6p!‘mf31Qs8;<Pm+U1Qc-P@j^Xp0"aK4@^bie9EnF5l>p&"OYrUojTnatl1o@j6Eq#CBhs8Vlos7lWoq#CBhs8Vlos7lQjs7GsWVP^0]p$_JDl(k4"QM1.8s8VKds7lWoq#:<frVlNgrUp’c o_SIVqYTmXpAXi:qYgBis8Vrqs7ZKmoDejZs8VK^s7,XWm,@9gg>prCl-nbdbNo,CmJj‘mrlFa/‘U‘oEnGgMps2Emk]Zo]B^>,<cg751gOKd#lb2ArEk,$S^R*sHGf[Z/;m%rS0XlK,‘iq0b;n%%9A]]8V’lM8‘dotKM[^?"t$jRp7JJ+^P:otKM[^?"t$kkW*Zq82@k_W^g4kkW*Zq82@k_W^g4ipt"Ho#’JX_rC7)ipt"Ho#’JX_rC7) q>RcgnX<3_Y*lQc.&cVmDn)E_Jsa"^@&(o>0kce%X!e*FR+rQF@&bgYmgiUOeEo#’MZ‘8gI-i:+S<m(M$69cZc[GUGgh<hr1lFY^4_-,Vg$-*&lb)’@^=_Y[h<hr;oYp+lbO,8RlheoiprVXj‘nKadh<qf1n@IEB(BiLf]fa#n[muZ_Y!lPo)Hl!rQ!ga^sLuGaOdZ;f!ETS]3.(fB’s9pYGH?me$MPo_e^qu??ds8LdPQi<KR lMgMV[/R$’hYu"’pAY*koD�Ts8N"I]<n‘>Tpq.#K7J5gH?3qHDeX’#?tEYHI=6HjI=$HnI=Zs!K7e‘.KS"r5KSG57X/r+rWhQDiTVn‘]X/r,’[&gmP[(sMgdF-1‘d)aJW‘m<#Qe^i%&hq.)ViU60tq>^KbqY0%:l1+WEq>^Kjs8Vops7u]pp"CWp%=Y=82Lip%/4PkP=)clHR?+^Ronq>][Ls5E)1eC3?m^W‘j_ #LuOaMq.IYi?( OFWXjOg;[&eDJUEs6od‘o_JOcq>^DBLOtYWQ.=aEj6YsooBuGSrVlKhpAXgcq#:-hr;Q]prrVc]pAY(@q>’dbs8)cqp4nNNWi_ZYoXb:3p?’Vs8QZK‘?C.n-b-LRnFutRs8Vuork/6ErjVm$rl4rAroa(Vrr2fprql]grqc<frr)ikrposdrpTi8r_!01roj.WrpB^Yqu?Z[dJX"5qu?ZnrqH3f0>#cY9M@.$C,>n8If?]]e<j(9McWhE +,Ff+d_hs^s7>p‘s5!#7lh1;Wrr<#rs3^b!s8Murq1&GAr;6<dpFUTq"F%Io&]T7i:ZNpoBbf8n‘B3)iTfUdm-3g,nEfi=kje*#lfe*Cs5)u&lh0o@r;5.+iS3JTj6c3Qd*LP;o/^&f’2SNk3CCVl-ne[f’2SSlgNm#l)1bfFaemjl3hf^X(Q_aO/;to’b5sn(I’sg?jC[g$J4[lL*-‘lHAMbMM7+gu?c<iRHfDf&PK;kLePSe_TW@ hX8eLj4rSQgu7>MiT/hSjkf%[hrEkVjQGI_q##]-QuI�]iFYoCq)1o[iBrcJdmXrVu?qW7,6guRYMhr<8Fin<;OgZ.F’;al@eEW?(4‘Q#‘;IXpp;rVuHgs1Zq;jS82rm,R+!mI(#MdcTA_]!8BRC^’+G)p3oU3Y5J]WSc.84b2oji-u^chm+VT#Iq7dCeT@oAor?XMhKki6qB"pu_53hX’XOf@:"g=kcT‘miP.WN)>_VmXFIu&ei DJO!.E/9X:K8bXnB4P.S?ZppH0?)5[U8t5RR$F8@Up[qK‘QlZ‘kN)I=s5a+3jm^^dkg7epXg4UYe^(_rrnu2ga8UelVuF[7])IllO8dT+s*sk2o&Z]d‘^7kd,jNYq#CBes8VZis6Tdckl:Jr;ZBgs8)clp�(=jOi29‘42e2hUB7>rU’Xbo]>AudbNU6m-X?Cs6&n=o)&4;jl0‘bB^53Yq>^K;e’Qt7jNH’#c.:@jg"+a3gtq5Tk3q[( p@IhNpY=lihrs1_mHT2bna>W2mcEm&iTfU_kN(IWc.h(#f�[’f[JI’gXt*9f@Ap5eE?B%s7$’gmf3=Js7a%‘4YEP‘V7<Ce=>+c_q+Y$fD<G<qo.:fa56j>iW%3‘s3SUA[E7^IddtK,o>]#A^rGQK‘TF_Pl+G’‘Za.9::L68^<ugdkc‘6WNX^N^>cf[o#So0[FX‘_dcnNE^6G8R*F^’cK2[C^mW’eWkcrZWk";)b+lSkUSP5Tb1X)" WgM;Z_MrnBbJ-L%hA6(i7!a>+F‘Vf*R!GF+S_3uBRHFN__W@B]s/"uNVr$*fiom)umD/2‘f’i6(=’,4tqWdk=p&FRS(B++&rqlEhr:p<kq#C?gs8McmrV$9hq#C6hrr2fp8)_RXjO(74q!�]s7PsYs7l’[kfCQ<Gj55-s7kI#VKDUW;lnkjSJo8nF_TgGOF?4s7g’C_J)<0)knNgXY9_qtoC"_Z’*)q"t*jqtp0fqK51s7c*XnE]QA pY!fs8M]fs7cHkqu6U1j8/H$lK$1WkLBP+lMphTs8D‘mq"FU[rqZQjrqucpqYr2Bs8Vfks8;iqrV5F;h8RgV‘RhfTma@‘AXN]qlMpD=q<[SGmf3=^p[mk’d)u@-rr)‘0rq60grpCTpq#C0gr;-BYnF=rfiP+R6‘;]2]s82E/s8Murqu6Ejq#:"(lJ&uOp#5rJpAagap[A%[rVulsqtBsUdJqVlJ,&p’rVu3‘s6]RWjlbpZf@n3fcaq3@ [f?C&‘Q#WsZDu-n‘P]X,Knb%^?<1QH>ib(rdac.sle9n@bb1Z!a2c0qqY]%!h:0‘Yo’Fm+s60L_kl:Hr:]"IqVqPTkk4i)m./HZjh]R)^oQGhrV]?n]g_&f)Pd;s8VKds*sG5rorh>gZ@YJkN^U‘mb.X?iW&r:s8V’Xs5EkTh=^Zsnb:N#o[*X7iW&i7s8V’Jn^#qO^shSa^>H5lb+$r:YjCr-s8VKds7ZKmpAb0[s8V-Zs4[#6lLOQ4 oCVDAp$MJIn+ZVHq"aIUqXXR]s7Q’ZQ^=!2p[R_Bk(eGDH0FSFp%[SBq=44SnFlVFp@n%Nq=4=YoDS[^s8VlkqZ$Kjs8;for;HBcqsO+NjRDfrmIAcsr9!YOnb)nWn+cY>nE&Qpb2;‘uiV’>PpUC(lZM*glp%5N^qmGqiZfLYUg$,1"pT<rYY3+uEf�bJgRmTgXPDR,aMj<lh!h<%os!QQDm.jh<qf/mC_NPa6WTJk4c[RpV>qc^ukC, k4c[RpV>qc^ukC,jRp7JotKM[^?"t$jRp7JotKM[^?"t$ipt"Ho#’JX_rC7)ipt"Ho#’JX_rC7)pA‘.Xf:M^9b4kq_]"s‘lkJ?Z]e:E?dQEGV^kdL$]J(NQN‘6d_Vi:t=Qr6!OU]%lYchX8/:nA4,T_r:.&hsA8lb(p8]%Q>Xh<hl7o"jM‘‘om*9j7C.Em_.?>‘rq4l1rKeqTJ.!b3/N?jRgFLnA3uL^Z4n,kkEBeps7siaOo[ifB0d* nAjnmdcL/Cg$$,mg9cIYfbS.d3%2‘fAk30jO!MtmeQnVq>^0as7YgQlf%0hnG;Ns8)‘orr)i+rbqe*rr;uhrf[8Vrl+m$qtg<_roO.5IuAu/Un*jf[0Jt^<=I/d‘]Vmi7e)#mbHUSgY:Q<g>(B7gXt04f@S^,f%AO’f=&/l[C36E[&gF6Vl-JdT:hR<R#mMrN.Q/J:VuoIWg0iGD(ZuO-#0eS<TeESDWPl]#2=TVkfubVPpc&UogYj Wi)YpWmSo4e’64ieQ:5Nh:Bs0dD=DQYKO;K_Q)JYcdUgj_U#Ql]V)"&PFAD-R&,Y-VM‘13_U$o_k4%U0s8)Qkqt’dZj6bsinD]0f’Du"P+.o2VPX+gs7cQnlLXT:qYC-gq"t’grr2fp!r)Ecrr4GFr;-Emq<mb6_8NZkBN)@MUp%<ks8QI%s$<-=&<;6LlJMX9s8V*Xjo4]@s8Kn7Xo<;=df/q=s8Mfmjo4TFr;Q‘qp *Zs8Mins8L7A q#7u+<W;Fco_C^pAXm_s8M]=r;QBgr;QTmq"t*jp Gf1diI-@k[l8N;r=1iJK_6LKgR:N@->LaLdT+nB_"3na-;Oe‘uJ]oCi+ rDoCr.b7NrVlVBs82‘kq>0j]q""4Rlh9o2p@.#5mb[R%kO@ltlK?sainrt]jmMHuna>H(l.tL^iU-$cjlQ49s7cQne‘#K<io9A$q;L‘.jnSi6o_R>1o[iBtfBVk +GZ3qW@VRk3qYtR$E#OJ_&‘6 [D’9Ks8TmV‘nTS5h=1-pnb:o1J+qaep"8U#e)p#Ai9&2<j4N2GfA594gXOX(b0APQajd]<e$$a<WNiLp[]lL?>mZg[FNU>i7cE>j43P[g#Vo+C41_bPF:V1s5WhNb2)+3mISurn‘&d+jm2a+melGBs6oX FlnOpAaXUs-J:YH"U@]r:K10h+UI<UOT;NnbrLYs8T+>‘Nd_4eai4qs8UsQq6J>k^YIQ/s8St6Mmh$%p]&gO^lCB9%,’10 hU8@_euYFg[[5%<‘UVZmi6-A5L6Ss8’Mg7OFV"oLIGHY79jACLld:ZUMu!LCP%FnQCc1>orbLQ]"@.ek5XW.s22eE‘Q%K7m/Ja"mHW0Ug!&!pb1"_?$UdHM0=ArKT1l5kIQ5(AT_f^P^Hl$H!Ql$E4NrY^tZ$ke,F:bCAu6P_u=<JF8k’Hs6nqHoB-)Gm.U#=kNhQhj6Y(Jlce5PhYI31q>]aYs7cQnr;ZZ[left-$E!#qWcQ+ldkq& i;WZDr;ZZgs8V<Zr7pc6j6Z%!q"<(ifN;QgkO@m-q":l%[‘6Y;dbEF,iSNPYkNVR+m.Kr7oC1o2m,I?pjR)6pn*K9.J*uLhmGdHqg>h,=g=ONtdDWYsb/(C2a1g-Ib1t=ql.bS%m/R+[s4Hi@b2rKHnGBiWhiGLOQHZA&goc+=M4;;/TZ)M[bD<:KO0R9"Z.>,CeWR,cOhp%bb3QdjoZ,JSaNa.h‘ojqPk./Or]?&C,f&=MD?pUHlPO\: ]mneGYL0H&qUEpV^:Vglal’VHgp39LKU/‘m]$[FjeuYsbPdJ>uAt81W.D"PHr#nQDK&Le?,F>Nn_t-YFC-2M pQ+ohR’QCTp6;HKf:;+WTh#ID/f(VY2bch’H_Z0Y+e’3d:m@<S5](,F9kNb5u7fWMblKmF-s7$p$s8Vops7u]pp](3cs8;ZlrqZToq>^Koq#9pbnGDVPo)AF‘r(#MZPLdXHqXNeLrVuors8Vl_p>a’/XF0=5rr;Q> ‘Kt*7frkATp>,??iU?Q’M1b*J*rkqAbK"Kh7OS38s4l2bs82]Pcb]VIrqQBjrqQKdqYq;ur;ZHis7ZKmq#CBis7,7>p@%_TrVlg3iW&‘/lJp"Oim%DmjT#2Ms8;TjqY’p‘rqZQirql]nrr2co0),DGp](9jrV6’Tf%eWgd(@ipd../’OgLdsiQgE[lf@d’mJ#uHs7l?mFp%6rl"g8rkTKrq-*frp:O%r;Zfqs7YsAp[-E/o[Np:iW&Z: s7#Brs8Murqu6Ejpsk&leK2RpuMJPpAFIVo’5uKqu?Zqqt^9^dJqVlJ+‘TsqYfXQqr[,.f$i3daiq6AeA’erb5(o)S=PppJ9lG_,T_QC!Y<?<1B>=/i9fW2l6>hp1!4d<M-‘l>s_lg:mYZVa@EJp^b6[?K4iYLCasbJg7)bc9RR(p&NbL<2m]SiYiIB0]+_9&)$k-agXb4YPiqYfXXs)IH*s6T[‘lMpnOs8VKds6]=Na78uHo(pK" qoU1bkD%p]&P6s3LAm[f>a7q!>lJf;QU7T#’3YZ.GM4^kAYkHHO[2nb1Q6s6TOYjmDWeme4]ps2b6?q#CBhs8Vlkr:K^Wn+-)9n*oQ.mcOHErVnLCTUu2‘qYU6^LPgBPqr[qYmI0Q.mdK?,n)s0/kjn?2p=7UrUp3jq#C<ms8MusJ,/s6m-‘iiim$!*^!5!4iU,1erp]a‘s7u]pnG2_4lHIfAXju^-jjAn@b_"HgIb)bog=1l0fnn2/ L!7qocFn#Nc@FNgK#G3Ff[#rbqof$>f&u//ht*r0pTioUDm.jh!MT+m(;?Na6‘]Mk4c[RpV>qc^ukC,k4c[RpOC!@pV>qc^u=jriUXV>o"3lO]A‘=miUXV>o"3lO]AiD!ipt"Ho#’JX_rC7)ipt"Ho#’JX_t3fDbLE$Ys3LH>d&sd7gu?!Ds5/ctEIaEgal0Gqs4ZK/aNiqTg[i8AqoRCU]@lG[gZuN/m_@‘N_W(.(iUOeAm_@TF^<1WR Vq’q8k4cdas3L?;dHg_Oh<ql(jg!@t[b’]Pg?Q<,m_@cP_rpd8lheonrQaQsea*"alhK2mma0MD‘7!PZh<N5Kp=S!Y_T136]?%"icaV‘pebK19q>^6cs8)Qks6fXRm.KlBs7lEip@nUWlhBB"n_*p>rq??droa9arepcmrr;u#rke[!qu?ZBrgNh7J’lEWs82KhrqQNmq"O:Cg!++hUql(oDegis8N&urr<#ts8)Qjp%8(Nnb2J@o‘+sd s8Vlos7lWoq#CBhs8Vlco^(i-irB&Rr;H<]p?qG?l1"6-p=7Xs7lWoq"asii9BC3^:UAMYGSM)RA-=7R$E‘"Q%jU6NeN:QP#[U)P‘C9RK5l]lC56qHMKO?)E-d:VH%p-gOa!M%Pf_Lho)IhIs6TR]s7u]pq>^Khs8D]lrV?Knq>^Kjs8Vops7u]pUo^_:G’Ni_s3fWVlLOTBr;ZcprqcNerqZQjrVZ‘oqu8&BqYTs@hUCTMf.o3+M2ZZY s

Abb. 3. Ü bersichtskarte der untersuchten Seen.

3 Material und Methoden

Einer der Seen ist lediglich durch ein Rohr mit einem Durchmesser von 45 cm mit dem

Main verbunden, welches als Ü berlaufrohr dient und bei normalem Wasserstand über dem

Wasserspiegel liegt. Der andere See steht durch einen breiten Seitenarm mit dem Fluß in

Verbindung. Diese Verbindung zwischen See und Main ist 70 m breit und hat eine Tiefe von bis zu 2 m. Es wurden zwei uferferne Probestellen in jedem See etabliert. Jede

Probestelle wurde in drei verschiedenen Tiefen beprobt, 10 cm unter der Oberfläche, an der

Grenze der euphotischen Zone und über dem Grund, nur die Wassertemperatur und die

Sauerstoffkonzentration wurden unabhängig davon alle 20 cm gemessen. Die Grenze der euphotischen Zone wurde durch das Lambert-Beersche Gesetz bestimmt. BIRGE (1915,

1916) verwendete das Lambert-Beersche Gesetz für die prozentuale Absorption des Lichtes mit der Wassertiefe. Die Gleichung lautet:

100(I^o-I^z)/I^o, oder I^z=I^{o *}e_{-kz}

I^o= Radiation auf der Oberfläche

I^z= Radiation der Tiefe z k= Vertikaler Attenuationskoeffizient

Die Abnahme der Lichtintensität im Wasser wird als vertikale Lichtattenuation bezeichnet.

Der vertikale Attenuationskoeffizient (k) ist charakteristisch für jeden See und hängt von der Absorption des Wassers und der Partikel, sowie von der Färbung des Wassers, ab. k wurde mit der Gleichung k= 1,7/T^s errechnet, wobei T^s die Secchitransparenz ist (POOLE &

ATKINS 1929).

Die Wasserproben wurden mit einem Ruttner-Schöpfer mit einem Liter Volumen entnommen. Die Probennahme erfolgte in den Monaten März (25. bis 27.), Mai (3. bis 5.),

Juni (6. bis 8.), Juli (4. bis 6.), August (1. bis 4.), September (8. bis 10.), Oktober (25. bis

27.) und November (28. bis 30.) des Jahres 1997, von einem Boot aus. Die Tagesgänge wurden im Monat August (1997), am 1. und 2. in See 1 und am 3. und 4. in See 2, durchgeführt.

3 Material und Methoden

3.1 Physikalische Variablen

Es wurden folgende physikalische Variablen gemessen: Lufttemperatur, Wassertransparenz, Wassertemperatur, relativer thermischer Widerstand und Leitfähigkeit. Zur Beschreibung des Sees wurden zusätzlich morphometrische Parameter erhoben. Die Lufttemperatur wurde mit einem Gerät (Oxi-320 WTW) mit Temperatursensor im Schatten des Bootes gemessen. Die Transparenz wurde mit einer Secchischeibe von 14 cm Durchmesser bestimmt, wofür das Seil alle 10 cm markiert war. Die Wassertemperatur wurde mit einem Gerät (Oxi-320 WTW) an jeder Probestelle jeweils alle 20 cm gemessen. Der relative thermische Widerstand konnte durch die Wasserdichte (nach HUTCHINSON 1957) bestimmt werden. Die Leitfähigkeit wurde in drei verschiedenen Tiefen mit dem Leitfähigkeitsmeßgerät VDSF G der Firma VDSF Umwelttechnik, Offenbach/Main, gemessen. Es wurden folgende morphometrische Parameter bestimmt: Lage über NN, maximale Tiefe, Durchschnittstiefe, relative Tiefe, größte Länge, größte Breite, Durchschnittsbreite, Länge der Uferlinie, Verlauf der Uferlinie, Oberfläche und Volumen. Die relative Tiefe ist der Quotient aus maximaler Tiefe und Durchmesser des Sees (HÅ KANSON 1981). Der Verlauf der Uferlinie (F) ist ein Parameter der Uferlinienirregularität und stellt somit die Relation zwischen der tatsächlichen und der theoretischen Uferlinie dar. Diese theoretische Uferlinie wird als diejenige eines zirkulären Sees mit einer äquivalenten Oberfläche beschrieben und entspricht einem Uferlinienverlauf von F=1. Irreguläre Seen besitzen hohe F-Werte (HÅ KANSON 1981). In jedem See wurde eine Bathimetrie durchgeführt. Zur Bestimmung des Tiefenprofils wurde jeder See auf der längsten ermittelten Diagonalen sowie deren Parallelen im Abstand von 10 m befahren, dabei wurde mittels Echolot alle 10 m die Tiefe ermittelt (BFG 1996). Die Berechnung der Parameter wurde nach HÅ KANSON (1981) und WETZEL & LIKENS (1991) vorgenommen, und die bathimetrische Karte mit Hilfe des Computerprogrammes Surfer (Version 6.01) erstellt. In Tab. 1 sind die Methoden, die Geräte und die Einheiten für die physikalischen Variablen zusammengestellt.

3 Material und Methoden

Tab. 1. Methoden für die physikalischen Variablen.

Variablen Einheiten Methoden Bemerkungen

Lufttemperatur °C elektronisch WTW-Meßkette

Wassertransparenz m Secchischeibe Durchmesser 14 cm

Wassertemperatur °C elektronisch WTW- Meßkette

Relativer Widerstand dimensionslos Dichte HUTCH. (1957)

Leitfähigkeit μS cm_{-1} elektronisch VDSF G Gerät

Höhe über NN m Kartographie Blatt L61 26 Volkach

Maximale Tiefe m Bathimetrie HÅ KANSON (1981)

Durchschnittstiefe m Bathimetrie HÅ KANSON (1981)

Relative Tiefe % Bathimetrie HÅ KANSON (1981)

Oberfläche ha Planimetrie HÅ KANSON (1981)

Uferlinie (Länge) m Planimetrie HÅ KANSON (1981)

Uferlinie (Verlauf) dimensionslos Planimetrie HÅ KANSON (1981)

Größte Länge m Planimetrie HÅ KANSON (1981)

Größte Breite m Planimetrie HÅ KANSON (1981)

Durchschnittsbreite m Planimetrie HÅ KANSON (1981)

Volumen m_3 Bathimetrie HÅ KANSON (1981)

3.2 Chemische Variablen

Es wurden folgende chemische Variablen gemessen: Sauerstoff, Sauerstoffsättigung, pH und Kohlendioxid (in situ gemessen), Alkalinität, Gesamthärte, Carbonathärte, gelöster

Stickstoff, Nitrat, Nitrit, Ammonium, Orthophosphat, Eisen und Chlorid. Die

Wasserproben wurden in Kunststoffgefäßen von 2 Liter Volumen in einem Thermobehälter zum Labor transportiert.

Die Sauerstoffkonzentration und die Sauerstoffsättigung konnten mit einem Oximeter

WTW-OXI96 alle 20 cm direkt im Wasser gemessen werden. Der pH-Wert wurde mit einem Digital pH-Meter GPHR 1400 in drei Tiefen gemessen. Der Kohlendioxidgehalt wurde in situ durch die Phenolphtaleinmethode nach SCHWOERBEL (1994) bestimmt. Die

Bestimmung der Alkalinität erfolgte mittels der Korrelation zwischen pH-Wert und

3 Material und Methoden

Kohlendioxidgehalt nach MOORE (1939, in COLE 1983). Die Gesamthärte und die Carbonathärte wurden durch die Titrationsmethode nach AQUAMERCK (8039 für Gesamthärte und 8048 für Carbonathärte) bestimmt. Die Stickstoffspezies, Orthophosphat, Eisen und Chlorid, wurden durch Spektralphotometrie (PU 8620 Series, UV/Visible Spectrophotometer Philips, Scientific & Analytical Equipment) mit dem Reagenziensatz von Merck-Spektroquant ermittelt. Dazu wurde eine Quarzküvette von 1 cm Breite benutzt. In Tab. 2 sind die Methoden, die Geräte und die Einheiten für die chemischen Variablen aufgelistet.

Tab. 2. Methoden für die chemischen Variablen. Variablen Einheiten Methoden Bemerkungen Sauerstoff mg/l elektronisch WTW- Meßkette Sauerstoffsättigung % elektronisch WTW- Meßkette pH Einheiten potentiometrisch RICHLY (1992) Kohlendioxid mg/l Titration SCHWOERBEL (1994) Alkalinität mEq/l numerisch MOORE (1939) Gesamthärte °dH kolorimetrisch Aquamerck 8039 Carbonathärte °dH kolorimetrisch Aquamerck 8048 Gelöster Stickstoff mg/l numerisch APHA, AWWA (1989) Nitrat mg/l Photometrie Spectroquant 14773 Nitrit mg/l Photometrie Spectroquant 14776 Ammonium mg/l Photometrie Spectroquant 14752 Ortophosphat mg/l Photometrie Spectroquant 14848 Eisen mg/l Photometrie Spectroquant 14761 Chlorid mg/l Photometrie Spectroquant 14755

3 Material und Methoden

3.3 Biologische Variablen

Es wurden folgende biologische Variablen gemessen: Chlorophyll-a, Primärproduktion,

Phytoplanktondichte und Zooplanktondichte.

Der Chlorophyll-a-Gehalt wurde in drei Tiefen gemessen, in jeder Tiefe wurden 500 ml

Wasser entnommen. Die Proben wurden in einem Thermobehälter zum Labor transportiert.

Im Labor wurden die Proben durch einen Zellulose Millipore Filter von 0,45 μm

Porengröße filtriert. Es wurden abhängig von der Algendichte zwischen 50 und 150 ml

Wasser filtriert, danach wurde jeder Filter in 10 ml einer Methanol-Aceton-Lösung (1:1) in dunkle Gefäße gegeben. Die Gefäße wurden 24 Stunden in Dunkelheit bei 5°C gelassen.

Dann wurde der Extrakt für 10 Minuten bei 3000 RPM zentrifugiert. Die Proben wurden während der gesamten Untersuchungszeit vor Licht geschützt. Die Chlorophyll-a-

Konzentration wurde durch Spektralphotometrie bei 665 nm und 750 nm in einer

Quarzküvette von 1 cm Breite gemessen. Für die Korrektur der Pheopigmente wurde ein

Tropfen HCl Lösung (4N) in jeden Extrakt eingefüllt und danach noch einmal die

Absorption gemessen. Die Chlorophyll-a-Konzentration wurde nach folgender Gleichung für monochromatisches Licht (nach TALLING & DRIVER 1963) bestimmt:

μg/l Chlorophyll-a= [11,9(A^{665v}-A^{665d})-(A^{750v}-A^{750d})^*v] / V^*Z

A^{665v}= Absorption 665 nm vor der Ansäuerung des Extraktes

A^{665d}= Absorption 665 nm nach der Ansäuerung des Extraktes

A^{750v}= Absorption 750 nm vor der Ansäuerung des Extraktes

A^{750d}= Absorption 750 nm nach der Ansäuerung des Extraktes v= Volumen des Extraktes in Milliliter

V= Filtriertes Volumen in Liter

Z= Breite der Quarzküvette in Zentimetern

Die Primärproduktion wurde durch die Sauerstoffmethode nach GAARDER & GRAN´S

(1927) bestimmt. An jeder Probestelle wurde eine Halterung (Abb. 4) von einer Boje aus an einem Seil exponiert. An jeder Probestelle wurden vier Winklerflaschen 10 cm unter der

3 Material und Methoden

Oberfläche inkubiert. Die Flaschen, zwei mit Alufolie verkleidete Dunkelflaschen und zwei Hellflaschen, hatten jeweils eine genau definierte Aufnahmemenge zwischen 117 ml und 120 ml. Die Initialsauerstoffkonzentration wurde in einer weiteren Flasche (Nullflasche) gemessen.

Win

Abb. 4. Winklerflaschen-Halterung für die Messung der Primärproduktion.

Die Inkubation wurde zwischen 11 Uhr und 16 Uhr durchgeführt, die Inkubationzeit betrug bei hoher Primärproduktion zwei Stunden und bei niedriger Primärproduktion vier Stunden. Am Ende der Inkubation wurde in jeder Probe der Sauerstoffgehalt mit den Reagenzien nach WETZEL & LIKENS (1991) und SCHWOERBEL (1994) fixiert. Die Proben wurden zum Labor transportiert und anschließend nach der Winklermethode (WINKLER 1888, IN WETZEL & LIKENS 1991) titriert. Für die Bestimmung der Bruttoprimärproduktion (BPP), der Nettoprimärproduktion (NPP) und der Atmung (A) wurden die folgenden Gleichungen nach WETZEL & LIKENS (1991) verwendet:

3 Material und Methoden

BPP (mg Cm_{-3} h_{-1})= [(F^3-F^2)^*0.313 ^* 1000]/ t^*PQ

NPP (mg Cm_{-3} h_{-1})= [(F^3-F^1)^*0.313 ^*1000]/ t^*PQ

A (mg Cm_{-3} h_{-1})= [(F^1-F^2)^*RQ^*0.313 ^* 1000]/ t^*PQ wobei:

F^1= Sauerstoffkonzentration zu Beginn der Inkubationsperiode (Nullflasche)

F^2= Sauerstoffkonzentration aus dem Mittelwert der zwei Dunkelflaschen

F^3= Sauerstoffkonzentration aus dem Mittelwert der zwei Hellflaschen

0,313= Molarrelation zwischen O^2/CO^2 nach COLE (1983)

PQ= Photosynthetischer Quotient 1,2 nach COLE (1983)

RQ= Atmungsquotient 1 t= Inkubationszeit in Stunden

PQ und RQ sind dimensionslos. Die Methode hat eine Präzision von 0,02 mg/l

(WETZEL & LIKENS 1991).

Es wurden die Phytoplankton- und die Zooplanktongemeinschaften untersucht. Für die

Phytoplanktonproben wurde ein Phytoplanktonnetz mit 10 μm Maschenweite bei 15 cm

Durchmesser der Netzöffnung und 50 cm Netzlänge benutzt, das Zooplanktonnetz hatte eine Maschenweite von 100 μm, bei 22 cm Durchmesser der Netzöffnung und 45 cm

Netzlänge. Es wurden für jede Gemeinschaft drei Formen der Probennahme durchgeführt:

qualitative Probennahmen, quantitative Probennahmen und jeweils ein quantitativer

Tagesgang.

Qualitative Probennahme: Jeden Monat wurde in jedem See eine qualitative Probe auf der gesamten Strecke zwischen Probestelle 1 und Probestelle 2 genommen. Dazu wurde das

Netz bei niedriger Geschwindigkeit des Bootes seitlich vor dem Boot in einer Tiefe von

20 cm unter der Oberfläche durch das Wasser geschleppt. Dadurch wurde verhindert, daß das Plankton im Turbulenzbereich des Bootes gefangen wurde. Insgesamt wurden in beiden Seen 16 Phytoplanktonproben und 16 Zooplanktonproben genommen.

3 Material und Methoden

Für das Zooplankton wurde folgende Bestimmungliteratur benutzt: VOIGT (1957); FLÖ ßNER

(1972); DONNER (1973); TEROFAL (1984); MARGARITORA (1985); POURRIOT & FRANCEK

(1986); HAUSMANN & PATTERSON (1987); STREBEL & KRAUTER (1988); BELLMANN

(1988); FOISSNER et al.(1994); Süßwasserfauna von Mitteleuropa (SCHWOERBEL & ZWICK.

Hrsg.), Crustacea-Copepoda (1993), Crustacea-Cladocera (1996); KRAUSE-DELLIN (1997);

PATTERSON (1998).

Für die Bestimmung der Arten und deren Zeichnung wurde ein Lichtmikroskop (Leitz

Wetzlar Dialux bis 1250-fache Vergrößerung) mit einem Mikrometerokular und einem

Zeichentubus benutzt. Zur Bearbeitung der Diatomophyceen wurden die Proben mit

Wasserstoffperoxid gereinigt und dann in Kanadabalsam permanent fixiert.

Die Zählung der Proben wurde mit einem umgekehrten Mikroskop (Leitz Wetzlar Diavert) durchgeführt. Für das Phytoplankton wurde eine Planktonkammer eines Volumens von

0,3 ml benutzt; für jede Probe wurde die Arten-Sättigungskurve gezeichnet. Für das

Zooplankton wurde eine Planktonkammer von 1 ml Volumen benutzt; für jede Probe wurde die Gesamtheit der Organismen gezählt.

Die Individuenzahl pro Volumen wurde für das Phytoplankton nach ROSS (1979) wie folgt errechnet:

Individuen/ml= [n/sc)]^*[1/h]^*F wobei:

n= Individuenzahl s= Oberfläche des Mikroskopfeldes, für das umgekehrte Mikroskop = 0,22902 mm_2 c= Anzahl der Felder (nach Sättigung der Artenkurve) h= Höhe der Kammer = 1 mm

F= Korrekturfaktor (10_3mm_3ml_{-1})

Weil für jede Probe 5 Liter Wasser filtriert wurden, mußten die Werte für das

Phytoplankton in Individuen/ml und für das Zooplankton in Individuen/100 ml

3 Material und Methoden

19

transformiert werden. In Tab. 3 sind die Methoden, die Geräte und die Einheiten für die biologischen Variablen aufgeführt.

Tab. 3. Methoden für die biologischen Variablen. Variablen Einheiten Methoden Bemerkungen Chlorophyll-a μg/l Photometrie TALLING & DRIVER 1963 Primärproduktion mg C m^{-3} h^{-1} Winkler GAARDER & GRAN´S 1927 Phytoplankton Ind. /ml Volumetrie ROSS 1979 Zooplankton Ind. /100ml Volumetrie Gesamtzahl

Die Planktonsukzession der Planktongruppen im Jahresverlauf wurde anhand die Gesamtzahl der Individuen ermittelt. Weiterhin wurde die Sukzession für die fünf häufigsten Planktonarten untersucht. Diese fünf Arten machten mindestens 70% des Phytoplanktons bzw. des Zooplanktons.

3.4 Mathematische Methoden

Beschreibende Statistik: Für alle Variablen wurden der Mittelwert als Lageparameter, die Standardabweichung und der Variationskoeffizient als Streuungsmaß errechnet. Die Prüfung der Voraussetzungen wurde durch Unabhängigkeit, Zufälligkeit, Normalverteilung und Varianzhomogenität getestet. Varianzanalyse: Zur Korrelationsanalyse zwischen Variablen wurden der Pearson- Maßkorrelationskoeffizient r (Produkt-Moment-Korrelationskoeffizient) und das Bestimmtheitsmaß r^2 berechnet (SOKAL & ROHLF 1981, STEEL & TORRIE 1985, KÖ HLER et al. 1996). Struktur der Planktongemeinschaften: Für das Phytoplankton und das Zooplankton wurden für jeden See und jeden Monat, die folgenden Indizes berechnet: Artenabundanz (Artenzahl in jedem Monat), spezifische Diversität (SHANNON & WEAVER 1948) im folgendem als Diversität bezeichnet, Evenness zur Diversität (PIELOU 1969) und spezifischer Dominanzgrad (SIMPSON 1949).

3 Material und Methoden

Clusteranalyse: Es wurde eine Clusteranalyse für die Planktongruppen und die abundanten

Arten in jedem See durchgeführt. Als Bezugskriterium wurde die Zeit genommen. Die

Dichte des Planktons wurde durch die Formel ln(X+1) umgewandelt. Die Distanzmatrix wurde mit der Euklidischen Distanz konstruiert. Danach wurden die Daten in

Dendrogrammen organisiert. Eine single linkage <40 wurde als Kriterium für die

Koexitenz, das zeitgleiche Auftreten von Arten im Ö kosystem, gewertet.

Für die beschreibende Statistik, die Varianzanalyse, die Struktur der

Planktongemeinschaften und die Clusteranalyse wurden die Computerprogramme Excel

Version 7.0 für Windows 95 und Statistica Version 5.0 (1995) benutzt.